René Schröder

Softwarequalität in PHP-Prozessen

Installation und Betrieb eines Jenkins-Servers

ISBN: 978-3-86802-551-4

© 2015 entwickler.press

Ein Imprint der Software & Support Media GmbH

1 Installation und Betrieb eines Jenkins-Servers

Das PHP-Umfeld beschreitet zum Glück vieler Entwickler einen immer professionelleren Weg, was die Softwarequalität betrifft. In den letzten Monaten und Jahren haben sich viele Tools zur Qualitätssicherung etabliert. Diese Tools entfalten ihre Wirkung am besten in einem definierten Prozess, vorzugsweise in einem Continuous-Integration-System. In diesem shortcut wollen wir ein solches System aufsetzen und betreiben.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!